WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1069383805 Weston, Pamela [englische Klarinettistin, Lehrerin und Schriftstellerin, Professur für Klarinette an der Guildhall School of Music and Drama, London von 1951–1969; danach freiberuflich als Privatlehrerin für Klarinette tätig; sie initiierte 1984 einen internationalen Klarinetten-Kongress in England; seit 1991 litt sie an einer unheilbaren Viruserkrankung und beging assisted suicid in Zürich 2009; sie veröffentlichte u. a. 3 Bände mit Kurzbiographien von Klarinettenvirtuosen der Vergangenheit und Gegenwart]