WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kauer, Wenzel
sex: m
occupation: Oboist
occupation: Flötist
residence: Prag
- Bruder des Oboisten und Flötisten Johann Kauer
- im Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag 1796 nachgewiesen als Oboist im Orchester des deutschen Nationaltheaters in Prag
- nach Entlassung des kompletten Prager Theaterorchesters Ostern 1813 von Carl Maria von Weber zum September 1813 wiederangestellt
- laut Webers Notizen-Buch 1816 zweiter Oboist im Orchester des Prager Ständetheaters (mit besoldeter Zusatzverpflichtung für die Schauspielmusik)
- ebenso noch unter Kapellmeister Josef Triebensee 1820 (vgl. Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1821, hg. von Wenzel Lembert, Wien 1820, S. 298)