WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schadow, Henriette; Schadow, Caroline Henriette; Rosenstiel, Henriette
identifier: 1050552458
birth: 1784-04-13, Berlin
death: 1832-11-02, Berlin
sex: f
residence: Berlin
- Tochter von Friedrich Philipp Rosenstiel und dessen Frau Luise Elisabeth, geb. Decker
- seit 9. März 1817 zweite Ehefrau von Johann Gottfried Schadow; das Ehepaar hatte vier Kinder: drei Söhne und eine Tochter