WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1050552458 Schadow, Henriette Schadow, Caroline Henriette Rosenstiel, Henriette[^1]
[^1: - Tochter von Friedrich Philipp Rosenstiel und dessen Frau Luise Elisabeth, geb. Decker
- seit 9. März 1817 zweite Ehefrau von Johann Gottfried Schadow; das Ehepaar hatte vier Kinder: drei Söhne und eine Tochter]