WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Therese Leopoldina; Weber, Therese Auguste Katharina
birth: 1817-11-19, 1817-11-24, Mainz
death: 1855
sex: f
occupation: Pianistin
Tochter von Gottfried Weber und dessen Frau Auguste, geb. Dusch