WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Obermayer, Johanna [Tochter von Eduard Obermayer und dessen Frau Therese, geb. Baermann, starb im August 1879 dreijährig an Diphtherie (Bestattung am 27. August 1879 auf dem Münchner Südfriedhof in der Familiengrabstätte Baermann)]