WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Metzkopp, Adam [Metzkopp war erster Trompeter beim Münchner Leibregiment; nach seiner Pensionierung Trompeter bei der Theatermusik; er hat von der ersten Probe bis zur 183. Vorstellung des Freischütz in München am 9. Februar 1872, d. h. von der EA am 15. April 1822 an stets im I. Akt, Nr. 1 (Bauernmarsch) die Fanfare geblasen (vgl. Briefe von Carl Baermann an F. W. Jähns vom 27. Februar 1872 und vom 22. November 1877); er wurde aus diesem Anlass geehrt mit Geld-Geschenken, einem Pokal und einem Gedicht.]