WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138619107 Friederike, Prinzessin von Württemberg Friederike Elisabeth Amalie Auguste, Prinzessin von Württemberg [Tochter von Herzog Friedrich Eugen von Württemberg (1732–1797); heiratete am 26. Juni 1781 Peter Friedrich Ludwig, Prinz von Holstein-Gottorp, ab 1823 Herzog von Oldenburg; starb bei einer Totgeburt (3. Kind).]