WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gentili, Giustina; Bonura, Giustina
sex: f
occupation: Sängerin (Mezzosopran)
residence: Dresden
residence: Italien
- Tochter von Serafino Gentili
- ab 1823 bis 1828 im italienischen Départment der Dresdner Hofoper; Debüt als Angelina in La Cenerentola (Rossini); sie trat oft mit ihrem Vater zusammen auf
- ab 1828 an verschiedenen italienischen Theatern tätig (u. a. 1828 in Treviso bereits unter dem Namen Gentili Bonura, 1829 in Venedig und Perugia, 1833 in Pavia, Mailand und Brescia, 1834 in Mailand und Modena)