WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

101423004 Katharina Sophia Dorothea, Königin von Westphalen Katharina Sophia Dorothea von Württemberg[^1]
[^1: - Tochter des späteren württembergischen Königs Friedrich I. und seiner erster Ehefrau Auguste Karoline, geb. von Braunschweig-Wolfenbüttel
- heiratete am 22. August 1807 auf Schloss Fontainebleau bei Paris (per Prokuration bereits am 13. August 1807 in Stuttgart) den Bruder Napoleons, Jérôme Bonaparte, der seit Juli 1807 König des neugegründeten Königreichs Westphalen war
- Widmungsträgerin des Erstdrucks von Webers Variationen über Vien quà, Dorina bella]