WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rothammer, Marie; Rotthammer, Marie; Rothhammer, Marie; Schaeffer, Marie
sex: f
occupation: Sängerin
residence: Frankfurt am Main
residence: Neustrelitz
- Ausbildung am Singinstitut der italienischen Hofoper in München
- am Theater Frankfurt/Main seit Juni 1822 bis 1825, sang „erste serieuse Bravourparthien“, u. a. in der dortigen Erstaufführung der Euryanthe am 8. März 1824 die Eglantine
- erfolgloser Gastauftritt an der Berliner Hofoper im Oktober 1825
- November 1825 Gastauftritte am Hoftheater Neustrelitz, dort nachfolgend engagiert; charakterisiert in der Abend-Zeitung 1827, S. 388: „eine kolossale Figur, hat eine starke Stimme, die aber oft in den höhern Tönen unrein und unsicher wird“
- heiratete in Neustrelitz am 29. März 1827 August Schaeffer; vgl. Neue Strelitzische Anzeigen, Jg. 60, Nr. 14 (4. April 1827), S. 212