WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seiss, Anton Seiss, Anton August[^1]
[^1: - wirkte 1815/16 unentgeltlich in der höfischen Kirchenmusik mit
- erwies sich 1816 beim Probespiel für die Hofkapelle als brauchbar
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle als Violinist von 1820 bis 1850
- verheiratet mit Johanna Catharina, geb. Clemens]