WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinhardt, Georg Reinhard, Georg[^1]
[^1: - Unterricht beim Würzburger Hofklarinettisten Philipp Meißner (1748–1816)
- nach musikalischen Reisen Anstellungen als Klarinettist zunächst kurzzeitig in Wiesbaden, dann in Darmstadt engagiert, schließlich (ab 1814?) längere Zeit in Frankfurt am Main (dort u. a. 1816 bis 1821 bezeugt, vgl. AmZ 1816, Sp. 352, 375, 1818, Sp. 313, 1820, Sp. 861, 1821, Sp. 474)
- Dezember 1821 bis 1. Januar 1853 Klarinettist der Hofkapelle in Stuttgart (lebenslange Anstellung); unterrichtete Klarinette am Stuttgarter Waisenhaus]