WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Frühmann, Therese Friemann, Therese[^1]
[^1: - Tochter von Leopold Frühmann (1748–1828), k. k. Hof- und Kammer-Tanzmeister und Maria Anna Frühmann geb. Gentili (1755–1803), Figurantin
- 10 Geschwister, meist früh verstorben; heiratete Maximilian Wiedermann. Rollendarstellungen bis 11. März 1813 an der Wiener Hofoper nachgewiesen in: Riki Raab, Biographischer Index des Wiener Opernballetts von 1631 bis zur Gegenwart, Wien 1994, S. 147
Fachangaben während ihrer Tätigkeit am Prager Ständetheater:
- Allgemeiner Deutscher Theater-Anzeiger, hg. von Daniel Gottlieb Quandt, Prag, Jg. 4 (1814), Nr. 24, S. 96: „erste Tänzerinn“; erster Versuch im Schauspiel am 26. August 1814 als Jeanette in Die englischen Waren von Kotzebue, vgl. ebd., Nr. 44, S. 174
- Lembert/Carl, Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde für das Jahr 1816, Stuttgart, München 1815, S. 206: „kleine Rollen [im Schauspiel] – Tänzerin“
- Lembert, Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1817, Stuttgart 1816, S. 474: im Verlauf der Saison 1815/16 abgegangen
- laut Carl Maria von Webers Notizen-Buch von 1816 auch außerhalb des Balletts gelegentlich im Musiktheater beschäftigt (u. a. als Adele in Fanchon, Kalliste in Babylons Pyramiden, Ganimedes in Der travestirte Aeneas)]