WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Karoline Maria von; Weber, Karoline Maria Ida Alexandrine von
birth: 1848-10-22, Chemnitz
death: 1878-07-02, Wien
sex: f
residence: Dresden
residence: Wien
- zweite Tochter von Max Maria und Katharina Huberta von Weber
- Patenkind von Ida Jähns