WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

129464430 Eck, Friedrich Eck, Friedrich Johann Gerhard[^1]
[^1: - Violinunterricht bei Christian Danner in Mannheim sowie ab 1778 (Umzug der Hofkapelle nach München) Kompositionsunterricht bei Peter von Winter; erste nachweisbare öffentliche Auftritte neben Abbé Vogler (Frankfurt/Main, 18. und 20. September 1778)
- ab 1778 Geiger in der Münchner Hofkapelle, 1780 Hofmusikus, 1788 Konzertmeister
- 1790 Musikdirektor des Münchner Hof- und Nationaltheaters
- 1798 Nachfolger Christian Cannabichs als Hofmusikmusikdirektor
- Mai 1800 Entlassung aus dem Hofdienst wegen Entführung seiner späteren zweiten Frau Marie Josephine Maximiliane Gräfin von der Wahl (geschiedene Frau des Grafen von Tauffkirchen), danach Eheschließung in der Schweiz
- lebte nachfolgend wechselnd in Paris und auf einem Gut bei Nancy]