WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Buonfigli, Antonio; Bonfigli, Antonio
identifier: 1207395196
birth: 1796-09-26, Lucca
sex: m
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Dresden
Ab 1. Juli 1824 im ital. Départment der Hofoper Dresden; Antrittsvorstellung am 18. August 1824 Don Ramiro in La Cenerentola; blieb bis 1831