WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Swaine, Edward Schmidt[^1]
[^1: - stellte nach Anweisung von Friedrich Struve künstliches Mineralwasser her und ließ sich am 9. Oktober 1823 darauf ein Patent erteilen; vgl. The London Journal of Arts and Sciences, Bd. 9, Nr. 54 (Juni 1825), S. 347–350 sowie Polytechnisches Journal, Bd. 18 (1825), S. 173–175
- führte (ab Spätsommer 1826 gemeinsam mit Charles William Crudelius) das Geschäft E. S. Swaine and Co. in der Cloake-Lane Nr. 5 in London; vgl. The London Gazette, Nr. 18285 (8. September 1826), S. 2193
- 1837 (nunmehr in Leeds) Patent zur Herstellung von künstlichem Mineralwasser für weitere sieben Jahre erteilt; vgl. Polytechnisches Journal, Bd. 65 (1837), S. 231
- noch 1841 in Leeds dokumentiert; vgl. The Poll Book of the Leeds Borough Election, July 1841, S. 68]