WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

102606841X Wagner, Friedrich Wagner, Carl Friedrich Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn von Gottlob Friedrich Wagner (1736–1795) und dessen Frau Johanna Sophie, geb. Eichel (1745–1814); Bruder von Adolph Wagner
- seit 1798 verheiratet mit Johanna Rosine geb. Pätz, neun gemeinsame Kinder]