WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Voß, Wilhelm; Voß, Wilhelm Ferdinand Ludwig Dr. med.
identifier: 117450995
birth: 1781-04-29, Otterndorf
death: 1840-10-24, Eutin
sex: m
occupation: Arzt
occupation: Hofrat
residence: Eutin
- zweitältester Sohn von Johann Heinrich Voß und dessen Ehefrau Ernestine, geb. Boie
- Medizinstudium in Halle (Sommersemester 1801) und Jena (1801 bis 1804) ergänzende Ausbildung in Berlin und Kopenhagen (1805/06), Promotion in Heidelberg Frühjahr 1807
- Juni 1807 Niederlassung als Arzt in Eutin
- 1810 Heirat mit Hedwig Elisabeth Charlotte, geb. Bach (1780–1849)
- seit Januar 1839 Großherzoglich Oldenburgischer Hofrat