WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

13095778X Willmann, Marianne Willmann, Maria Anna Tecla de Tribolet, Maria Anna Tecla[^1]
[^1: - Tochter von Claude François de Tribolet (1730–1811?, aus Foix) und seiner Frau Anna Maria Sophia (gen. Antoinette), geb. Heilborn (1739–1816; Heirat 9. Dezember 1759)
- Sängerin der Hofkapelle in Bonn, dort am 25. Mai 1793 Heirat mit dem Musiker Johann Ignaz Willmann (1739–1815; nach dem Tod von dessen erster Frau Maria Elisabeth, geb. Erdmannsdorfer, 1789)
- nach Auftritten in Venedig (1793) und Graz (1794) von März 1795 bis 1804 bei der Schikanederschen Gesellschaft im Freihaustheater auf der Wieden (ab 1801 Theater an der Wien)
- 25. Februar 1796 in Wien Geburt des einzigen Kindes, der Tochter Caroline
- von Wien aus ab März bis Dezember 1800 auf einer Kunstreise; 1801 Auftritte in Hamburg
- ging über München (Juli 1804) nach Kassel, dort ab 1804 (vgl. Journal des Luxus und der Moden 1804, S. 535) bis 1812 (Ernennung zur kgl. westphälischen Kammersängerin; der Ehemann war in Kassel Hofkapelldirektor, 1807/08 auch Hoftheaterdirektor), von Kassel aus Gastauftritte u. a. in München (Herbst 1811 sowie Dezember 1812 und März 1813 auf der Reise nach Wien)]