WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Peter Friedrich Wilhelm, Herzog von Oldenburg
identifier: 138074488
birth: 1754-01-03, Eutin
death: 1823-07-02, Plön
sex: m
residence: Gut Stendorf
residence: Plön
- Sohn (Erbprinz) von Friedrich August, Fürstbischof von Lübeck und Herzog von Oldenburg aus dem Hause Holstein-Gottorp
- 1769/70 Studium in Kiel, danach Grand Tour, zunächst in Begleitung von Johann Gottfried Herder
- bereits früh verhaltensauffällig, 1775 Heiratsvertrag mit Prinzessin Charlotte von Hessen-Darmstadt, wurde 1776 wieder gelöst, 1777 für nicht regierungsfähig erklärt
- Hofstaat 1776 in Stendorf, ab 1777 Plön (dortiges Schloss stellte ihm sein Kurator König Christian VII. von Dänemark zur Verfügung)
- nach dem Tod seines Vaters 1785 Titularherzog von Oldenburg, die Regierungsgeschäfte wurden jedoch seinem Cousin Peter Friedrich Ludwig übertragen
- Carl Maria von Weber besuchte ihn 1820 in Plön