WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138074488 Peter Friedrich Wilhelm, Herzog von Oldenburg[^1]
[^1: - Sohn (Erbprinz) von Friedrich August, Fürstbischof von Lübeck und Herzog von Oldenburg aus dem Hause Holstein-Gottorp
- 1769/70 Studium in Kiel, danach Grand Tour, zunächst in Begleitung von Johann Gottfried Herder
- bereits früh verhaltensauffällig, 1775 Heiratsvertrag mit Prinzessin Charlotte von Hessen-Darmstadt, wurde 1776 wieder gelöst, 1777 für nicht regierungsfähig erklärt
- Hofstaat 1776 in Stendorf, ab 1777 Plön (dortiges Schloss stellte ihm sein Kurator König Christian VII. von Dänemark zur Verfügung)
- nach dem Tod seines Vaters 1785 Titularherzog von Oldenburg, die Regierungsgeschäfte wurden jedoch seinem Cousin Peter Friedrich Ludwig übertragen
- Carl Maria von Weber besuchte ihn 1820 in Plön]