WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kunze, Johann Gottfried Kuntze, Johann Gottfried[^1]
[^1: - bis 1822 Stadtpfeifer in Dresden
- bereits im Herbst 1822 in der Dresdner Hofkapelle tätig, engagiert ab 1. Januar 1823 (Beschluss vom 27. Dezember 1822) bis 1855]