Aktuelle Nachrichten der Carl-Maria von Weber-Gesamtausgabe
author: Joachim Veit
edition published: 2006-03-07
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Die als Beilage zu Serie VI, Bd. 3 der Weber-Gesamtausgabe veröffentlichte Edirom mit dem Klarinettenquintett Webers kann beim Start eine Fehlermeldung auswerfen, wenn der neue Acrobat Reader 7.0 oder Acrobat Professional 7.0 benutzt wird. Bitte aktualisieren Sie ggf. Ihren Acrobat Reader 7.0 (Update auf Version 7.07 oder neuer) und Ihr Acrobat Professional und starten Sie den Reader, bevor Sie die Edirom aufrufen. Damit sind dann alle Probleme behoben. Bitte beachten Sie auch, daß bei Verwendung von zusätzlich der Reader installiert und aufgerufen sein muß. Diese Schwierigkeiten betreffen nur diese Edirom mit der Demo-Version des Klarinettenquintetts; die zur Zeit entwickelte Folge-Version ist ein reines Open-Source-Produkt, so daß solche lästigen Kompatibilitätsprobleme mit neuen proprietären Programmversionen nicht auftreten werden.