WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Höfler, Joseph August[^1]
[^1: - 1807/08 mit Ehefrau unter Direktor Friedrich Müller in Augsburg
- ab Mai 1809 mit Ehefrau am Theater Würzburg (Debüts als Tamino und Murney)
- Oktober 1809 bis Ostern 1811 mit Ehefrau am Theater Hamburg (Debüts als Tarare und Tamino)
- nach Gastauftritten im Mai/Juni 1811 (u. a. Loredan in Paers Camilla, Don Ottavio im Don Giovanni, Belmonte in der Entführung aus dem Serail, Murney in Das unterbrochene Opferfest, Francarville in Fanchon) am Stadttheater Frankfurt/Main angestellt, dort mit seiner Ehefrau bis 1820
- ab November 1820 am Theater Leipzig (Titelrollen in Méhuls Joseph und Mozarts Titus am 12./15. November noch als Gast, am 24. November Armand im Wasserträger bereits im Engagement), dort mit seiner Ehefrau bis zu seinem Tod, sang in den dortigen Erstaufführungen des Freischütz (23. Dezember 1821) und der Euryanthe (20. Mai 1825) den Max bzw. Adolar sowie ab Frühjahr 1827 den Hüon im Oberon; gab am 29. März 1828 in der Uraufführung von Marschners Vampyr noch den Edgar, die Vorstellung des Oberon am 13. Mai 1828 wurde zum Benefiz der Familie Höfler gegeben (wohl nach seinem Tod)
- Sohn: Wilhelm Höfler (1815–1872), Tochter: Nanny Höfler (1821–1845)]