WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wangenheim, Adam von Wangenheim, Adam Carl Friedrich Freiherr von[^1]
[^1: - Sohn des preußischen Rittmeisters Friedrich Bernhard von Wangenheim (1727–1804)
- heiratete am 26. April 1796 Charlotte Louise Auguste, geb. Freiin von Ziegesar (1775–1837), aus der Ehe gingen vier Söhne (Ernst 1779–1860, Gustav 1801–1855, Eduard 1802–1834, Maximilian 1810–1894) und zwei Töchter (Bertha, später verh. von Werthern 1798–1866; Ida, später verh. Gräfin Clairon d’Haussonville 1807–1838) hervor
- laut Herzoglich-Sachsen-Gotha- und Altenburgischer Hof- und Adreß-Calender auf das Schalt-Jahr 1812, S. 9 Cammerherr, u. -rath im Herzoglichen Cammer Collegium
- zuletzt herzoglich sachsen-coburg-gothaischer Geheimer Rat und Präsident der Militärverwaltungskammer]