WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119307421 Ferdinand VII., König von Spanien Fernando VII., König von Spanien [König von Spanien 1808 und von 1814 bis 1833; war seit 20. Oktober 1819 bis zu ihrem Tod 1829 mit Maria Josepha, Prinzessin von Sachsen, Tochter des Prinzen Maximilian verheiratet.]