WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1196449082 Kersting, Richard Georg[^1]
[^1: - Sohn des Kunstmalers Georg Friedrich Kersting und seiner Ehefrau Agnes, geb. Sergel
- Ausbildung im Polytechnikum in Meißen, Apothekerlehre bei Dr. Struve in Dresden
- auf Empfehlung Struves Chemiker (Studium in Leipzig, Gießen und München)
- seit 1844 Leiter der Mineralwasseranstalt in Riga
- 24. Juli 1860 Heirat mit Johanna (v.) Grass in Riga]