WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118792431 Pius VII. Chiaramonti, Luigi Barnabà Niccolò Maria [Papst von 1800 bis 1823; Weber übersandte ihm 1818 ein Widmungsexemplar seiner Es-Dur-Messe.]