WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Uttenrodt, Wolf Sigmund Georg Uetterodt-Scharfenberg, Ludwig Wolff Siegmund Georg Freiherr von[^1]
[^1: - aus dem thüringischen Freiherrengeschlecht U(e)tterodt-Scharfenberg, Lupnitzer Linie
- langjähriger Oberschenk am Darmstädter Hof, 1800 zum Oberhofmeister und am 21. März 1808 zum Ober-Kammerherrn von Ludewig I. ernannt
- Sohn aus erster Ehe: Wolf Horst von Uttenrodt zum Scharfenberg (1788–1836, 1829 Erhebung in den Grafenstand)
- verh. in zweiter Ehe mit Christiane, geb. Neubert; gemeinsame Söhne: Wolfgang Siegmund, Karl Friedrich August, Heinrich Wilhelm August, Ludwig Friedrich Karl]