WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mumm, Elisabeth; Scheibler, Elisabeth Henriette von
birth: 1786-01-25, Monschau (Montjoie)
death: 1864-01-27, Frankfurt/Main
sex: f
residence: Frankfurt am Main
- Tochter von (Johann) Christian von Scheibler (1754–1787) und dessen Frau (Anna) Elisabeth, geb. von Hetzler
- seit 7. Mai 1807 verheiratet mit Gottlieb Mumm
- Sohn: Hermann Jakob Georg Mumm von Schwarzenstein (23. November 1816 – 16. Juli 1887), Generalkonsul, Kaufmann, Unternehmer, Bankier in Frankfurt am Main