WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Backofen, Gottfried
identifier: 130579181
sex: m
birth: 1771, Durlach
death: 1850, Nürnberg
occupation: Klarinettist
occupation: Violinist
residence: Nürnberg
- Sohn von Johann Matthäus Backofen, Hautboist in der Hofkapelle des Markgrafen von Baden, und seiner Frau Eva Maria Backofen, geb. Großner
- die Familie ging 1780 nach Nürnberg, dort weitere musikalische Ausbildung (beim Klarinettisten Birckmann)
- heiratete am 29. Dezember 1799 Margaretha Barbara Kügler
- 1825 noch im Nürnberger Orchester (Stadtmusikchor, gleichzeitig Theaterorchester) angestellt