WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Steck d. J., Johannes[^1]
[^1: - Sohn des Weingärtners Johannes Steck (d. Ä.) aus Degerloch
- 1810 als Knecht auf dem Herzog Ludwig von Württemberg gehörigen Buchenbacher Hof angestellt (zwecks Freistellung vom Militärdienst)]