WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lacy, Maria Ann; Lovell, Maria Ann
birth: 1803-07-15, London
death: 1877-04-02, Hampstead (heute London)
sex: f
occupation: Sängerin (Contra-Alt)
occupation: Schauspielerin
occupation: Dramatikerin
residence: Belfast
residence: Dublin
residence: London
- Tochter des Schauspielers Willoughby Lacy d. j. (1775–1817) und dessen Frau, geb. Hopkins
- Bühnendebüt 1818
- wechselte im Oktober 1822 von Dublin ans Coventgarden Theatre in London
- spielte 1826 in der Uraufführung von Webers Oberon in Covent Garden in London die Roshana
- ab 1830 verheiratet mit dem Schriftsteller George William Lovell (1804–1878)