WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lacy, Maria Ann Lovell, Maria Ann[^1]
[^1: - Tochter des Schauspielers Willoughby Lacy d. j. (1775–1817) und dessen Frau, geb. Hopkins
- Bühnendebüt 1818
- wechselte im Oktober 1822 von Dublin ans Coventgarden Theatre in London
- spielte 1826 in der Uraufführung von Webers Oberon in Covent Garden in London die Roshana
- ab 1830 verheiratet mit dem Schriftsteller George William Lovell (1804–1878)]