WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mumm, Elisabeth; Ziegler, Elisabeth Amalie
birth: 1748-01-08, Frankfurt am Main
death: 1828-02-04, Frankfurt am Main
sex: f
residence: Frankfurt am Main
- Ehefrau des Solinger Kaufmanns Peter Arnold Mumm (1733–1797; Heirat am 6. März 1772)
- Kinder: Wilhelm Mumm, Jakob Wilhelm Mumm, Gottlieb Mumm