WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

135294681 Smart, Henry[^1]
[^1: - Sohn des Musikverlegers George Smart (1751–1818) und dessen Ehefrau Ann, geb. Embry
- Bruder von George Thomas Smart
- Geigen-Unterricht bei William Cramer
- um 1794 im Opernorchestern des King’s Theatre tätig
- begleitete seinen Bruder 1802 auf dessen Paris-Reise
- ab 1809 Leiter des Orchesters im English Opera House, von 1812 bis 1821 im Drury Lane Theatre
- gründete 1821 eine Klavierfabrik in London
- Professor an der Royal Academy of Music]