WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116299347 Ammon, August von Ammon, Friedrich August von[^1]
[^1: - Sohn des Hofpredigers Christoph von Ammon und dessen erster Ehefrau Elisabetha, geb. Breyer (1771–1822)
- Studium in Leipzig und Göttingen
- ab 1823 in Dresden als Arzt tätig (ab 1837 Leibarzt von Friedrich August II. von Sachsen)]