WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Maria Eva Schlar, Maria Eva[^1]
[^1: - Tochter des Barbiers und Perückenmachers Lorenz Schlar (auch Laurent Chellar, 1674–1698) aus Guingamp/Bretagne; Stieftochter des Chirurgs und Perückenmachers Michael Jullien
- vermählt zwischen 16. Oktober 1726 und 18. Juni 1729 in Zell mit Fridolin Weber
- Mutter u. a. von Adelheid, Fridolin Weber und Franz Anton (von) Weber]