WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

102424853 Drouet, Louis Drouet, Louis François Philippe[^1]
[^1: - Ausbildung am Conservatoire de Paris
- 1806 bis 1810 Hofmusiker unter Louis Bonaparte in Holland
- 1811 bis 1815 Hofmusiker in Paris (u. a. unter Napoleon)
- 1815 bis 1819 in London ansässig, dort Gründung einer Flötenfabrik
- 1819 bis 1822 Konzertreisen durch Europa (u. a. im April 1822 in Dresden)
- 1822 bis 1827 Dirigent an den Königlichen Theatern in Neapel
- 1827/28 Flötist in der königlich niederländischen Hofkapelle
- 1829 England-Reise
- ab 1836 Kapellmeister des Sachsen-Coburg-Gothaischen Hoftheaters (1854 pensioniert)
- lebte danach in Gotha, Frankfurt/Main und schließlich Bern]