WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grund, Julie Beer, Julia[^1]
[^1: - Tochter des Hamburger Musiklehrers Georg Friedrich Grund und seiner Frau Christiane Eleonore, geb. Steinert
- Schwester von Friedrich Wilhelm Grund, Eduard Grund und Christiane Sengstack
- trat bei Musikaufführungen in Hamburg als Sängerin in Erscheinung
- im September 1820 in Bremen bei ihrer Schwester Christiane Sengstack zu Gast, wo ihr Weber begegnete
- heiratete zwischen 1821 und 1824 Johann Adolf Ferdinand Beer (1792–1864), am 12. März 1825 wurde in Stockholm die gemeinsame Tochter Maria Charlotte Beer geboren]