WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Scharrer, Friedrich[^1]
[^1: - 1810 unter Ludwig Dossy am Kölner Theater
- 1810/11 erster Bassist am Bergischen Theater in Elberfeld und Düsseldorf
- 1812 am Theater Aschaffenburg
- April 1813 bis 1815 am Theater Würzburg
- 1814/15 Heirat mit Therese Stühler in Würzburg
- 1815/16 erster Bassist und Schauspieler (zweite Väter) unter Georg Dengler in Mainz
- April 1816 bis August 1817 am Theater Trier, Regisseur der Oper
- September 1817 bis Sommer 1818 wieder am Theater Würzburg
- ab Sommer 1818 bei der Straßburger Gesellschaft unter Direktor Joseph Herzog in Rastadt, dann bis Oktober in Straßburg, anschließend wohl auch in Basel, 1819 wieder in Straßburg
- 1820 bis 1824 am Theater Augsburg, Fach: erster Bassist, Väter; sang in der dortigen Freischütz-Erstaufführung (30. August 1822) den Caspar
- Winter 1824/25 am Theater Freiburg, sang u. a. Sarastro (seine Stimme [entspricht] nicht mehr seinem Willen; vgl. Didaskalia 1825 vom 31. März)
- 1829 bis mindestens 1831 unter August Haake am Theater Mainz, sang u. a. den Eremiten im Freischütz; dort (noch oder wieder?) im Herbst 1833
- 1839 am Hoftheater Donaueschingen
- 1839/40 wieder in Mainz]