WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

103928898 Neukäufler, Ferdinand Neukäufler, Max Ferdinand[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers Jakob Neukäufler (1753–1835) und seiner zweiten Ehefrau Johanna, geb. Vogt (1759–1842)
- erhielt fünfjährig Klavierunterricht in Wien
- Bühnenauftritte ab 1795 (Wiedner Theater 2. Knabe in der Zauberflöte), sang bis 1805 am Wiedner Theater bzw. Theater an der Wien
- 1806 bis 1809 am Theater Augsburg (2. Tenor)
- verheiratet in erster Ehe mit Ignatia, geb. Stralino (aus Augsburg, gest. 21. Juli 1814 in Darmstadt)
- Mai 1809 bis 1811 am Theater Würzburg
- nach Gastrollen (August 1811) ab Oktober 1811 am Hoftheater Darmstadt engagiert (der Vater war dort 1810/11 engagiert), Fach: Tenorbuffons, komische Rollen im Schauspiel, sang u. a. in den dortigen Erstaufführungen des Abu Hassan die Titelpartie, des Freischütz den Kilian bzw. der Euryanthe den König Ludwig, später Hofsänger
- in Darmstadt Kompositionsschüler bei Vogler
- seit 9. Dezember 1818 verheiratet in zweiter Ehe mit Wilhelmine, geb. Frey, aus Darmstadt
- gastierte von Darmstadt aus u. a. in Mannheim (Juli 1831)
- in Darmstadt später als Musiklehrer tätig, ab 1837 (oder 1832?) als Hof-Chordirektor
- 1843 Gründer und Leiter des Darmstädter Mozartvereins
- Vater der Sängerin Marie (Louise) Neukäufler (1816–1898)]