WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1163044210 Bernus, Friedrich Alexander[^1]
[^1: - Sohn von Jakob Bernus (1734–1816) und von Emilie, geb. du Bosc (1741–1793)
- verheiratet in 1. Ehe seit 20. September 1807 mit Theresa (Therese) Alexandrina Chamot (1766–1876) (geschieden 12. Mai 1815)
- in 2. Ehe seit 11. Oktober 1818 in Bremen mit Rebekka Becky Maria Coleman MacGregor of Inneregny (1788–1876)]