WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pellegrini, Felice[^1]
[^1: - sang im Chor des Turiner Doms, Ausbildung beim Kapellmeister Bernardo Ottani
- Bühnenauftritte ab 1795 in Italien (u. a. Livorno, Parma, Neapel)
- 1819 bis 1826 Mitglied der italienischen Oper in Paris
- in den Konzerten der Philharmonischen Gesellschaft in London aktiv 1826 bis 1832
- zuletzt Gesangslehrer am Pariser Konservatorium]