WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Leutrum von Ertingen, Karl Graf; Leutrum-Ertingen, Victor Carl Emanuel Philipp von
identifier: 116591900
birth: 1782-12-26, Alessandria (Piemont)
death: 1842-09-17, Ulm
sex: m
occupation: Theaterintendant
occupation: Kammerherr
residence: Stuttgart
- Sohn des Freiherrn (ab 1781 Grafen) Carl August Emanuel Leutrum von Ertingen (1732–1795), k. k. Kämmerer und k. sardinischer General und Regimentsinhaber und Maria Josepha Honorie Gräfin von Waldburg-Wolfegg-Waldsee (1762–1835)
- seit 17. September 1811 verheiratet mit Johanna von Schad zu Mittel-Biberach (1792–1851)
- 1829 bis 1841 Intendant des Hoftheaters Stuttgart