WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116591900 Leutrum von Ertingen, Karl Graf Leutrum-Ertingen, Victor Carl Emanuel Philipp von[^1]
[^1: - Sohn des Freiherrn (ab 1781 Grafen) Carl August Emanuel Leutrum von Ertingen (1732–1795), k. k. Kämmerer und k. sardinischer General und Regimentsinhaber und Maria Josepha Honorie Gräfin von Waldburg-Wolfegg-Waldsee (1762–1835)
- seit 17. September 1811 verheiratet mit Johanna von Schad zu Mittel-Biberach (1792–1851)
- 1829 bis 1841 Intendant des Hoftheaters Stuttgart]