WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

121675076 Franz I., König beider Sizilien Francesco I. Gennaro, König beider Sizilien [Zweiter Sohn des Königs Ferdinand I. von Neapel-Sizilien und dessen erster Gemahlin Maria Karolina von Österreich; er folgte seinem Vater 1825 auf den Thron von Neapel und Sizilien; als Prinz wurde er von 1783 bis 1797 von den Brüdern Jakob Josef und Balthasar Josef Haus erzogen.]