WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

124419798 Pellegrini, Julius Pellegrini, Giulio[^1]
[^1: - Ausbildung am Mailänder Konservatorium, Bühnendebüt 1821 in Turin
- 1823 bis 1826 an der italienischen Oper in München, danach bis 1854 an der dortigen Hofoper
- ab 1824 verheiratet mit Clementine Moralt]